20

Number of Stations

0 2 4 6

NORTH wrms (mm)

Mean (mm) : 2.2 Sigma (mm) : 1.5 Stations: 107

10

20

Number of Stations

0 2 4 6

EAST wrms (mm)

Mean (mm) : 2.4 Sigma (mm) : 1.6 Stations: 107

10

20

Number of Stations

2 4 6

NORTH wrms (mm)

Mean (mm) : 2.7 Sigma (mm) : 1.1 Stations: 119

10

20

Number of Stations

2 4 6 8

EAST wrms (mm)

Mean (mm) : 3.8 Sigma (mm) : 1.5 Stations: 119

A

10

20

Number of Stations

0 1 2 3

NORTH nrms

Mean : 1.0 Sigma : 0.7 Stations: 107

10

20

Number of Stations

0 1 2 3

EAST nrms

Mean : 0.9 Sigma : 0.6 Stations: 107

10

20

30

40

Number of Stations

0 1 2 3

NORTH nrms

Mean : 1.1 Sigma : 0.3 Stations: 119

10

20

30

40

Number of Stations

0 1 2

EAST nrms

Mean : 1.0 Sigma : 0.3 Stations: 119

B