18˚

20˚ 22˚ 24˚ 26˚ 28˚ 30˚ 32˚

34˚

36˚

38˚

40˚

42˚

44˚

18˚ 20˚ 22˚ 24˚ 26˚ 28˚ 30˚ 32˚ 0 100 200

km 20 mm/yr20 mm/yr

HALI

SEKI

SIVR

YIG2

AGUZ

AFYO

ESKI

ANTG

BURD

SMAS

IUCK

DERB

KASO SIRA

GEML

ULDA

PAMU

IKAN

GIRE

DMIR

ALSE

MULA

CINE

ODME

MARM

BALI

AKGA

CAMK

ERDE

KATV

DEMI

KOCB

SOKE

BURG

BODR

KNID

YENB

YAYA

BAYO

KRPT

SAMO

KOSI

BAHA SEVK DOKU

AYKA

LESV

ASTP

CEIL

KRKE

ZAKR

SUBA

HIOS

AMAN

ALEX ASKT

SMTK

THIR

MKN2

LIMN

ROML

THAS

NSKR

MILO

KYNS

SEVA

SKAL

DION

OMAL

STHN

SOXO

PLAN

KYRA

NEVA

LEON

KRNA

XRIS

LOGO

KRTS

VASI

GAIO

PNTN OTHO SPEC